AIREX Balance Pad Elite

Airex Balance Pad Elite Entrenamiento de las funciones diarias y secuencias movimientos específicas de cada deporte.

Los productos de la línea BeBalanced de Airex permiten un entrenamiento eficiente para el corazón y la circulación, la postura y la conciencia corporal, el equilibrio, y la mente y el alma.

Permite un entrenamiento eficiente para:

Mejora de la habilidad coordinativa inter e intramuscular

Incremento de la capacidad de respuesta

Optimización de la postura corporal y de la forma de moverse

Color: Lava
Medidas: 50 x 41 x 6 cm
Peso: 0,7 Kg